Copyright: Copyright © 2000 by H+H ZfRk - GmbH
Citation: Copyright © 2000 by H+H ZfRk - GmbH


  Overview

The Virtual CD Image Writer is the program module that actually creates the virtual CD images. The information window shows information about the image writing process.

The only user control available in the Image Writer is the Cancel button, which you can use to stop the process before it has been completed.

	The Image Writer is started by the Virtual CD 3 Image Wizard. It is not necessary to directly open the Image Writer, therefore there is no option for this.
	You cannot start the Image Wizard while the Image Writer is running, neither can you start a second instance of the Image Writer.


  Information Window

The upper portion of this window shows information about the entire process involved in creating the image, including Status, Current track and the Time remaining for completion of the process. The progress bar refers to the entire image creation process, including all tracks.

 Other active areas of the information window will depend on the type of tracks created in the image. Data track(s) shows which data track is being processed; the progress bar refers to the current track. Audio track(s) shows the audio track in progress and indicates the audio format used. The CD player display shows the number of the track on the physical CD and its run time. The level indicator shows the output levels for right and left channels.

	The level indicator is shown only if the tracks are recorded in analog format and the audio mixer supports the level indicator display for level control.

If you stop the process by clicking Cancel before it is completed, the Image writer stops and all tracks written up to that point are deleted from your hard disk.

In the Virtual CD settings in the Virtual CD Management program, you can define whether the Image Writer is closed automatically following successful completion of the writing process.


  About

Select this item to view information about the program.